恒峰国际

现代化温室大棚智能化灌溉系统类型

发布时间:2016/12/29

1、温室滴灌
    滴灌是将压力水以滴状湿润土壤的一种对作物根部的灌水技术。采用滴灌后,除了作物根部湿润,其它地方始终保持干燥,减少了地面蒸发,降低了因室内空气湿度所引发的病虫害,同时,可实现水、肥一体化的自动控制功能,节约人力成本,提高水肥利用效率。
2、温室微喷灌
    温室中采用微喷灌系统具有省工、省水、节能、能随水追肥或喷药、易于实现水、肥、药一体化自动控制等优点。
    微喷灌能够显著增加温室内湿度、降低温室内温度、调节温室田间气候,有利于高温干燥季节作物的连续生长。
    通常,将温室微喷灌系统与温室滴灌或管灌系统结合在一起使用,以滴灌或管灌系统为主要灌溉系统,微喷灌系统作为补充灌溉或调节温室田间气候使用。

 

上一篇 : 现代化温室大棚智能监测与控制系统组成...

下一篇 : 农田水肥一体化监测与控制系统概...

返回列表
【网站地图】【sitemap】