恒峰国际



粮食仓储环境监测与控制系统主要技术特点

发布时间:2017/01/04

(1)技术先进、性能可靠:采用先进的物联网在线监测技术,所采用的传感器都是国内外最先进,灵敏度最高的专业传感器,传感器与主机直接采用稳定可靠的通信技术,避免了各种电信号对监测数据的干扰。
(2)集成度高、微功耗:监测站将供电?椤⑼ㄑ赌?、防雷模块集成于一体,待机功耗极低,各传感器采用集成度高的低功耗产品。高效的太阳能及蓄电池供电系统,满足了全天候在线持续监测。
(3)安装简便:监测站主机安装采用一体化支架安装,可根据用户需要安装于各监测点,安装方式灵活。
(4)扩展功能全面:监测系统为用户提供多种类型的传感器接口,用户可根据自身需求,配置各种有需要的传感器。
(5)经济性好,节约成本:一台监测站可以同时监控多个仓储环境的各项参数,且能够实时不间断监测,可节约大量的人力成本。
(6)操作简便,易于管理:该系统是基于物联网的全自动监控系统,各种监测指标都会实时发送到网络数据平台,以图表格式呈现给用户,操作界面简便明了。用户可以随时随地登陆平台进行查询、管理。

上一篇 : 粮食仓储环境监测与控制系统组成及主要...

下一篇 : 什么是水产及禽畜类养殖环境监测...

返回列表
【网站地图】【sitemap】