恒峰国际



    • 非接触IC卡干式水表的功能与技术

    发布时间:2017/01/10

        恒峰国际科技非接触IC卡水表以IC卡为数据载体,实现自动收费功能,管理部门将用户所交费用写入IC卡,刷入数据的水表自动供水并核算剩余量,水量用完后关阀停水,重新购水后方能使用。供电方式有干电池和锂电池,计费方式有单一价格和阶梯价格,各具特色的产品广泛在全国成功运用。
        非接触IC卡干式水表采用传感器与计数器隔离的结构,可计量冷热不同水质的流量,可有效防止内外温差引起的水雾和凝结水珠等现象,具有长时间运行计量精准、读数清晰、防冻、流通能力强、压损小、不受水质影响等优点。

    关键技术 >>

    1、非接触IC卡(射频卡)技术:无线传输数据,全密封、非接触,防水、防潮、防攻击。
    2、零功耗技术:只在用水、刷卡、通讯时耗电,电池寿命大大提高。
    3、可更换干电池技术:干电池供电,自动检测电量,用户可自行更换电池,方便可靠。
    4、多重防窃水设计:换电池时水表自动预警关阀,有效防止窃水。
    5、防水防潮设计:电池盒盖采用特制合金,形变小、耐磨损、密封性好。
    6、数据自动纠错技术:多重数据备份,智能分析纠错,确保数据准确无误。
    7、变址存储技术:存贮器使用次数超过一定值,自动存储至新的存贮器,提高数据可靠性。
    8、迟滞采样技术:对采样信号进行滤波判断,有效防止管道抖动、水锤压力造成的误差。
    9、定时清污除锈技术:定时动作阀门,有效利用管道压力造成的瞬时冲力,实现自动排污、除锈。
    10、电动球阀的阀芯与阀体间采用悬浮式结构,防抱死、不结垢,提高阀门可靠性和寿命,降低能耗,提高电池使用寿命。

    上一篇 : 无线远传水表的功能与技术

    下一篇 : 非接触IC卡湿式水表的关键技术

    返回列表
    【网站地图】【sitemap】