恒峰国际

非接触IC卡纯水表

发布时间:2017/01/11

    非接触IC卡纯水表采用容积式结构计量管道中纯净水,计量精度高,一户一卡,凭卡用水,具有灵敏度高、计量精确、材料环保等优点。

关键技术 >>

1、非接触IC卡(射频卡)技术:无线传输数据,全密封、非接触,防水、防潮、防攻击。
2、零功耗技术:只在用水、刷卡、通讯时耗电,电池寿命大大提高。
3、可更换干电池技术:干电池供电,自动检测电量,用户可自行更换电池,方便可靠。
4、多重防窃水设计:换电池时水表自动预警关阀,有效防止窃水。
5、防水防潮设计:电池盒盖采用特制合金,形变小、耐磨损、密封性好。
6、数据自动纠错技术:多重数据备份,智能分析纠错,确保数据准确无误。
7、变址存储技术:存贮器使用次数超过一定值,自动存储至新的存贮器,提高数据可靠性。
8、迟滞采样技术:对采样信号进行滤波判断,有效防止管道抖动、水锤压力造成的误差。
9、定时清污除锈技术:定时动作阀门,有效利用管道压力造成的瞬时冲力,实现自动排污、除锈。
10、电动球阀的阀芯与阀体间采用悬浮式结构,防抱死、不结垢,提高阀门可靠性和寿命,降低能耗,提高电池使用寿命。

上一篇 : 非接触IC卡湿式水表的关键技术

下一篇 : 非接触IC卡阶梯水价水表的功能与...

返回列表
【网站地图】【sitemap】