恒峰国际

互联网+水表的关键技术

发布时间:2017/01/16

1、数据表决自动纠错技术:所有数据一模一样地同时存放在多个不同的地方(多处存贮技术),通过对读取的数据进行分析,得出有效数据(数据表决技术),同时对出现错误的数据进行纠错处理。
2、无线自动路由技术:表和采集器都是信号中转站且自动路由,确保成功通讯。
3、无线频率自动校准技术:自动调整运行参数,有效避免环境变化引起的频率偏移,实现超高抄表率。
4、无线网络动态自维护技术:系统周期性自动维护网络,实现免调试、免维护、即装即用、快速组网。
5、矩阵式编解码技术:变换序列加密传输数据,将干扰化线为点、定位纠错,大幅提高数据可靠性,延长传输距离。
6、通讯稳定可靠:采用工业级GPRS?榧拔锪际,信号稳定且覆盖范围广,只要有移动信号即可实现稳定传输。
7、图像拍摄:采用先进的图像传感器采集表计字轮图像,经处理后可直接识别出表计字轮读数,通过GSM/GPRS方式将图像和数据上传到管理中心。
8、数据智能压缩:采用高效压缩技术,对图像进行可靠压缩传输,通讯费用极低。
9、两种调试方式:可通过蓝牙模式和远传管理软件调试,支持图像倾斜校正。
10、电池使用寿命长:采用低功耗、高可靠的工业专用微处理器和高性能锂电池供电,每天上传一次数据,电池寿命可达9年以上。同时具备电池电压监控功能,可进行低压报警。
11、非磁传感器取样:防范磁攻击,读取流量数据不存在累积误差。
12、材料设计等级高:物联网智能眼终端采用的材料符号RoHs指令,达到防火、防水、防爆等级。
13、软件采用B/S架构:可通过直接在浏览器上输入IP地址登陆管理软件界面,支持多用户浏览,无需安装任何软件,方便快捷。
14、抄收累积用量和原始图像:在实时监控时段内,终端定时发送数据,通过管理软件抄收累积用量,终端实时采集表字轮图像并进行图像识别,回复字轮读数值。通过管理软件也可以抄收原始图像,终端实时采集表字轮图像进行回传。

上一篇 : 什么是互联网+水表

下一篇 : 什么是APP移动互联抄表系统

返回列表
【网站地图】【sitemap】