恒峰国际

物联网燃气表关键技术及系统优势

发布时间:2017/01/23

关键技术:
1、通讯方式自适配技术:蓝牙和GPRS通讯,自动选择。
2、微功耗技术:采用定时检测技术,燃气表平时功耗小于10μA,电池使用寿命长。
3、电机阀技术:采用现代的电机阀技术。工作可靠,压损小。
4、全密封设计:所有线路全部用高性能灌封胶密封,无任何外露电极,密封性好。
5、防外电、磁攻击技术:当外部进行强电、磁攻击时,燃气表会自动关阀并上传告警指示。
6、GPRS无线传输技术:通过现有移动网络传输数据。无需通讯线路的铺设、施工,降低了安装成本。
7、微电脑、微存储器技术:高度集成,高度可靠。

系统结构:

 

系统优势:
免人工调试、免人工维护,即装即用。
网络抄收表具信息,监控燃气使用情况,实现对终端表具的网络监控,提升管理水平。
燃气泄露监测,自动关阀,告警信息反馈到管理中心,并自动以短信方式告知用户。
应用现有成熟GSM/GPRS网络,无需网点基础建设,使用方便。
不受距离限制,在GSM/GPRS网络覆盖范围内均可有效抄收、控制。

上一篇 : 什么是物联网燃气表

下一篇 : 什么是光电直读远传燃气表

返回列表
【网站地图】【sitemap】